\startenvironment pdf

% Synctex lijkt niet goed te werken voor TeXstudio.
% Uitzetten voor uiteindelijke versie!
%\setupsynctex[state=start]

% Klikbare referenties
\setupinteraction[state=start, focus=standard, contrastcolor=darkgreen, style=normal]
\startmode[zwartwit]
\setupinteraction[state=start, focus=standard, color=darkgray, contrastcolor=darkgray, style=normal]
\stopmode

\definecolor[grijs][k=0.5]
\definecolor[lgrijs][k=0.25]

% Metadata
\setupinteraction
  [title={Nominal Techniques and Black Box Testing for Automata Learning},
   author={Joshua Moerman},
   date={1 July 2019},
   keyword={Nominal techniques, Black box testing, Automata learning}]

% For PDF/A. Is not valid :-(
%\setupbackend
%  [format={pdf/a-1b:2005},
%   profile={default_cmyk.icc,default_rgb.icc,default_gray.icc},
%   intent=ISO coated v2 300\letterpercent\space (ECI)]

% Bookmarks in de pdf
\placebookmarks[chapter,section]

\stopenvironment
